dvp.cs 97% od binfile
0000000 000000 000000 000000 000001 000000 000002 000000 000003
0000020 000000 000004 000000 000005 000000 000006 000000 000007
0000040 000000 000010 000000 000011 040400
0000051

dvp.cs 98% od -b binfile
0000000 000 000 000 000 000 000 000 001 000 000 000 002 000 000 000 003
0000020 000 000 000 004 000 000 000 005 000 000 000 006 000 000 000 007
0000040 000 000 000 010 000 000 000 011 101
0000051